%LaTeX-inställningar%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Kompliera med pdflatex
\documentclass[a4paper, 10pt]{article}

\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[swedish]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{verbatim}

\usepackage{geometry} 
\geometry{a4paper} 
\geometry{margin=1in}
\setcounter{section}{1}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%Fyll i vid varje möte:
\newcommand{\tid}{10:00}
\newcommand{\plats}{\href{https://chalmers.zoom.us/j/3092043776}{Zoom} Passcode:dat29021}
\newcommand{\datum}{2021-09-20}

\newcommand{\sammankallande}{\textit{Gabriel Bengtsson}}

%Snabbkommandon
\newcommand{\sect}[1][]{\section*{\S \thesection. #1} \stepcounter{section}}
\newcommand{\para}{\paragraph \noindent}
\newcommand{\ssect}[1][]{\subsection*{#1}}

\begin{document}


%Rubrik etc
\begin{center}
\section*{ Kallelse till veckomöte} 
\vspace{1em}
\textbf{Kl} \tid , \datum \\
\textbf{Plats:} \plats \\
\end{center}

%Dagordning:
%Detta är en mall. Lägg till paragrafer och underparagrafer om det behövs.
\section*{Preliminär dagordning:}

\sect[Mötets öppnande]
\ssect[Närvarande]

\sect[Val av sekreterare och justerare]
Gooby är sekreterare och Gustav är justerare och mötesordförande


\sect[Godkännande av dagordning]
Mötet godkänner dagordningen utan extra punkter
\ssect[Tillägg av punkter]

\sect[Godkännande av föregående mötesprotokoll]
Mötet gödkänner föregående protokoll

\sect[Informationspunkter]
\ssect[Boris avhopp]
Daniel tar över hennes ansvarspost, vi ska forka repot så det 
inte ligger på malins git

\sect[Statusrapport]
Hur har det gått med nätverksprotokollet, störenheten och centralenheten. Vad har gått bra hittils, vad har gått mindre bra. Vad kan vi 
göra för att det ska bli bättre. Hur har sammarbetet/arbetsuppdelningen gått.

Nätverksprotokollet har klarat av 75 procent ungefär, några funktioner kvar,kommentering och uppstädning kvar. Det har gått mindre bra för centralenheten då
det har varit mycket svårheter med IDE och har inte kunnat testa på hårdvara. Fjällis har inte koll på om malloc behövs. Störenheten är förhoppningsvis klar men
har inte testats mot hårdvara pga IDE problem.

Det diskuteras vad som ska göras i framtiden, Daniel fortsätter centralenheten och Gooby hjälper till när han är klar med störenheten. Erik stannar kvar på nätverksprotokollet.
Gustav,Mohammed,Edvin börjar med pereferienheter. Erik föreslår att vi måste testa mot hårdvara oftare då simulatorn är ofunktionell.


%\sect[Uppföljning och eventuella förändringar]

\sect[Frågor till fjällis]
Vi frågar fjällis om hårdvar, han ska fixa dörrsensor och resterande hårdvara ligger i 4215.

Hur avancerade ska störenheten vara?
Störenheten ska emmulera en trasig pereferienhet.
\sect[Kommande uppgifter]
Daniel tar dörrlarmet och edvin och Mohammed tar rörelsesenorer.
Vi siktar på att följa projektplanen, det diskuteras när prototyp och rapport ska vara klar.

\sect[Övriga frågor]

\sect[Nästa möte sker...]
Vi föreslår ett tidigt arbetsmöte på tisdag för att luska ut hur de olika modulerna ska fungera och interagera med varandra. Vi planerar in ett mötet ungefär vid
15:00. 
Möte med handlendare nästa måndag kl:10:00
\sect[Mötets avslutande]
Ordförande förklarar mötet avslutat 10:37
\ \\ \ \\
\sammankallande \\

\end{document}
